Disco Rigido Western Digital Scorpio Blue 500GB

Capacidad: 500 GB

Interfaces: SATA II

Velocidad de rotación: 5400 rpm

Tecnología de almacenamiento: HDD

Aplicaciones: Notebook

Factor de forma: 2.5 “

Características generales

Marca | Western Digital
Línea | WD Scorpio Blue
Modelo | WD5000BPVT

Especificaciones

Interfaces | SATA II
Aplicaciones | Notebook
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno
Tipo de disco rígido y SSD externo | Montado en bastidor
Factor de forma del disco rígido | 2.5 “
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 60 °C
Velocidad de rotación | 5400 rpm

Almacenamiento

Capacidad | 500 GB
Tecnología de almacenamiento | HDD
Temperatura de almacenamiento | -40°C – 65°C
Caché de datos | 8 MB

Peso y dimensiones

Ancho | 69.85 mm
Altura | 100.2 mm
Profundidad | 9.5 mm
Peso | 0.1 kg

Otros

Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS
Consumo energético del disco rígido y SSD | 1.6W lectura,1.6W escritura,0.65W inactivo,0.2W espera

La entrada Disco Rigido Western Digital Scorpio Blue 500GB se publicó primero en bitcomunicaciones.com.