Disco sólido interno Western Digital WD Green WDS240G2G0B 240GB verde

Capacidad: 240 GB

Interfaces: SATA III

Factor de forma: M.2 2280

Tecnología de almacenamiento: SSD

Aplicaciones: PC, Notebook

Características generales

Marca

Western Digital

Línea

WD Green

Modelo

WDS240G2G0B

Color

Verde

Modelo detallado

SSD M2 Green

Peso y dimensiones

Ancho

22 mm

Altura

1.5 mm

Profundidad

80 mm

Peso

6.5 g

Raid

Es apto para RAID

Sí

Resistencia

Es resistente al polvo

Sí

Es resistente al agua

No

Es resistente a golpes

Sí

Otros

Con tecnología 3D NAND

No

Con disipador de calor

No

Con iluminación RGB

No

Sistemas operativos soportados

Windows

Consumo energético del disco rígido y SSD

80mW activo

Almacenamiento

Capacidad

240 GB

Tecnología de almacenamiento

SSD

Temperatura de almacenamiento

-55°C – 85°C

Caché de datos

545 MB

Especificaciones

Interfaces

SATA III

Aplicaciones

PC, Notebook

Ubicación del disco rígido y SSD

Interno

Factor de forma del disco rígido y SSD

M.2 2280

Temperatura de funcionamiento

0 °C – 70 °C

Es gamer

Sí

Transferencia de datos

545 MB/s lectura

Seguridad

Con sistema de seguridad de datos

No

Con copia de seguridad en la nube

No

La entrada Disco sólido interno Western Digital WD Green WDS240G2G0B 240GB verde se publicó primero en bitcomunicaciones.com.